\hypertarget{struct__intrument}{\section{Référence de la structure \-\_\-intrument}
\label{struct__intrument}\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}}
}


{\ttfamily \#include $<$instruments.\-h$>$}



Graphe de collaboration de \-\_\-intrument\-:
\subsection*{Champs de données}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{samples_8h_ad0ca612b35eebe718a131db33f4fa089}{Sample} $\ast$ \hyperlink{struct__intrument_a1f190e02cc0759b1e6fd12429304865a}{sample}
\item 
\hyperlink{instruments_8h_a936213c201d6c5cf8f5b9f47336efbb0}{Enveloppe} \hyperlink{struct__intrument_a2b96b3a06d5f30cfe069694a9c026c7a}{enveloppe}
\item 
int \hyperlink{struct__intrument_ac794434112478f3134ad93778a0f2860}{balance}
\item 
int \hyperlink{struct__intrument_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}{volume}
\item 
char \hyperlink{struct__intrument_aadad624255828e83c18a11df31c8f559}{nom} \mbox{[}20\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Description détaillée}


Définition à la ligne 27 du fichier instruments.\-h.



\subsection{Documentation des champs}
\hypertarget{struct__intrument_ac794434112478f3134ad93778a0f2860}{\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}!balance@{balance}}
\index{balance@{balance}!_intrument@{\-\_\-intrument}}
\subsubsection[{balance}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int balance}}\label{struct__intrument_ac794434112478f3134ad93778a0f2860}


Définition à la ligne 30 du fichier instruments.\-h.

\hypertarget{struct__intrument_a2b96b3a06d5f30cfe069694a9c026c7a}{\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}!enveloppe@{enveloppe}}
\index{enveloppe@{enveloppe}!_intrument@{\-\_\-intrument}}
\subsubsection[{enveloppe}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Enveloppe} enveloppe}}\label{struct__intrument_a2b96b3a06d5f30cfe069694a9c026c7a}


Définition à la ligne 29 du fichier instruments.\-h.

\hypertarget{struct__intrument_aadad624255828e83c18a11df31c8f559}{\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}!nom@{nom}}
\index{nom@{nom}!_intrument@{\-\_\-intrument}}
\subsubsection[{nom}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}char nom\mbox{[}20\mbox{]}}}\label{struct__intrument_aadad624255828e83c18a11df31c8f559}


Définition à la ligne 32 du fichier instruments.\-h.

\hypertarget{struct__intrument_a1f190e02cc0759b1e6fd12429304865a}{\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}!sample@{sample}}
\index{sample@{sample}!_intrument@{\-\_\-intrument}}
\subsubsection[{sample}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Sample}$\ast$ sample}}\label{struct__intrument_a1f190e02cc0759b1e6fd12429304865a}


Définition à la ligne 28 du fichier instruments.\-h.

\hypertarget{struct__intrument_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}{\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}!volume@{volume}}
\index{volume@{volume}!_intrument@{\-\_\-intrument}}
\subsubsection[{volume}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int volume}}\label{struct__intrument_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}


Définition à la ligne 31 du fichier instruments.\-h.



La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant \-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
sources/instruments/\hyperlink{instruments_8h}{instruments.\-h}\end{DoxyCompactItemize}
