\hypertarget{struct__intrument}{\section{Référence de la structure \-\_\-intrument}
\label{struct__intrument}\index{\-\_\-intrument@{\-\_\-intrument}}
}
\subsection*{Champs de données}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hypertarget{struct__intrument_a1f190e02cc0759b1e6fd12429304865a}{\hyperlink{struct__sample}{Sample} $\ast$ {\bfseries sample}}\label{struct__intrument_a1f190e02cc0759b1e6fd12429304865a}

\item 
\hypertarget{struct__intrument_a2b96b3a06d5f30cfe069694a9c026c7a}{\hyperlink{struct__enveloppe}{Enveloppe} {\bfseries enveloppe}}\label{struct__intrument_a2b96b3a06d5f30cfe069694a9c026c7a}

\item 
\hypertarget{struct__intrument_ac794434112478f3134ad93778a0f2860}{int {\bfseries balance}}\label{struct__intrument_ac794434112478f3134ad93778a0f2860}

\item 
\hypertarget{struct__intrument_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}{int {\bfseries volume}}\label{struct__intrument_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}

\item 
\hypertarget{struct__intrument_a4f6d42ac777a06e9adfce5ce6af718c4}{char\mbox{[}$\,$\mbox{]} {\bfseries nom}}\label{struct__intrument_a4f6d42ac777a06e9adfce5ce6af718c4}

\end{DoxyCompactItemize}


La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant \-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
sources/instruments/instruments.\-h\end{DoxyCompactItemize}
