\hypertarget{struct__enveloppe}{\section{Référence de la structure \-\_\-enveloppe}
\label{struct__enveloppe}\index{\-\_\-enveloppe@{\-\_\-enveloppe}}
}
\subsection*{Champs de données}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hypertarget{struct__enveloppe_a94d6693d943578cc97d874baf83ec3b5}{unsigned long int {\bfseries tmp}}\label{struct__enveloppe_a94d6693d943578cc97d874baf83ec3b5}

\item 
\hypertarget{struct__enveloppe_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}{int {\bfseries volume}}\label{struct__enveloppe_aed48ca0bcd2162fd4fd495873e2631f5}

\item 
\hypertarget{struct__enveloppe_aaf2a17487a1665f90b04c4a44d6d3b3b}{struct \hyperlink{struct__enveloppe}{\-\_\-enveloppe} $\ast$ {\bfseries suite}}\label{struct__enveloppe_aaf2a17487a1665f90b04c4a44d6d3b3b}

\end{DoxyCompactItemize}


La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant \-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
sources/instruments/instruments.\-h\end{DoxyCompactItemize}
